EXT VAL

EXT VAL

EXT VAL

EXT VAL

EXT VAL

EXT VAL

EXT VAL

EXT VAL

+

+

+

+

+

+

+

+

y0[8] y1[8] y2[8] y3[8] r0[8] r1[8] c0[8] c1[8]

Serial -> Paralel

+ + + +

MSB MSB MSB MSB y0d[1]

y1d[1]

y2d[1]

y3d[1]

RXIN[8 ]

START

CLK

START

START �

� �